X-Git-Url: https://git.distorted.org.uk/~mdw/sod/blobdiff_plain/9b9ad6b931736323a34123c11edfdff97a22623e..a75cd932464ce21ab46e9eaec83e4b1359649bc6:/doc/meta.tex

diff --git a/doc/meta.tex b/doc/meta.tex
index c4587a3..0f113b0 100644
--- a/doc/meta.tex
+++ b/doc/meta.tex
@@ -147,7 +147,8 @@
 
 \begin{describe*}
     {\dhead{gf}{sod-initializer-slot @<init> @> @<slot>}
-     \dhead{gf}{sod-initializer-value @<init> @> @<fragment>}}
+     \dhead{gf}{sod-initializer-value @<init> @> @<fragment>}
+     \dhead{gf}{sod-initializer-class @<init> @> @<class>}}
 \end{describe*}
 
 \begin{describe*}
@@ -184,6 +185,9 @@
      \dhead{gf}{sod-initarg-slot @<initarg> @> @<slot>}}
 \end{describe*}
 
+\begin{describe}{gf}{sod-initarg-argument @<initarg> @> @<argument>}
+\end{describe}
+
 \begin{describe}{gf}
     {make-sod-user-initarg @<class> @<name> @<type> @<pset>
                            \&key :default :location
