X-Git-Url: https://git.distorted.org.uk/~mdw/sod/blobdiff_plain/5135d00a5e5184b2ba955a1f9e538ad603848466..f64eb323a5798e155cc494043f5f750abf50a482:/doc/layout.tex

diff --git a/doc/layout.tex b/doc/layout.tex
index 3c6fcf0..7a82634 100644
--- a/doc/layout.tex
+++ b/doc/layout.tex
@@ -68,6 +68,9 @@
     {find-slot-initializer @<class> @<slot> @> @<init-or-nil>}
 \end{describe}
 
+\begin{describe}{gf}{find-slot-initargs @<class> @<slot> @> @<list>}
+\end{describe}
+
 \begin{describe}{gf}
     {compute-effective-slot @<class> @<slot> @> @<effective-slot>}
 \end{describe}
@@ -230,6 +233,10 @@
 \end{describe}
 
 \begin{describe}{gf}
+    {method-keyword-argument-lists @<method> @<direct-methods> @> @<list>}
+\end{describe}
+
+\begin{describe}{gf}
     {compute-sod-effective-method @<message> @<class> @> @<method>}
 \end{describe}
 
