X-Git-Url: https://git.distorted.org.uk/~mdw/sod/blobdiff_plain/43cb10f990292bc1b82037dd7833e1f24f200288..2e2816d37bd3951177967d1cf5ce707b75a539fa:/doc/sod.tex

diff --git a/doc/sod.tex b/doc/sod.tex
index a20dc8f..3ee1a5d 100644
--- a/doc/sod.tex
+++ b/doc/sod.tex
@@ -80,13 +80,10 @@
 %% auto.lisp.in
 
 \include{misc}
+%% utilities.lisp
 %% pset-impl.lisp
 %% pset-parse.lisp
 %% pset-proto.lisp
-%% lexer-bits.lisp
-%% lexer-impl.lisp
-%% lexer-proto.lisp
-%% utilities.lisp
 %% optparse.lisp
 %% frontend.lisp
 %% final.lisp
@@ -106,6 +103,8 @@
 %% parser-proto.lisp
 %% parser-expr-impl.lisp
 %% parser-expr-proto.lisp
+%% lexer-impl.lisp
+%% lexer-proto.lisp
 
 \include{clang}
 %% c-types-class-impl.lisp
