X-Git-Url: https://git.distorted.org.uk/~mdw/sod/blobdiff_plain/1ec065092f42b4b0be3dcb833f3f5f24451701fd..38b78e8763833fee8b41ecaf7586558e9b60d254:/doc/layout.tex

diff --git a/doc/layout.tex b/doc/layout.tex
index ca31a9c..95753b1 100644
--- a/doc/layout.tex
+++ b/doc/layout.tex
@@ -247,6 +247,10 @@
 \end{describe}
 
 \begin{describe}{gf}
+    {sod-message-check-methods @<message> @<class> @<direct-methods>}
+\end{describe}
+
+\begin{describe}{gf}
     {sod-message-effective-method-class @<message> @> @<class>}
 \end{describe}
 
