X-Git-Url: https://git.distorted.org.uk/~mdw/sod/blobdiff_plain/09efeb89e38f084c4a365cbbdce60d3674c17485..b18dfd74c60f17adfedd03f125dfa43723d337d3:/doc/sod.tex

diff --git a/doc/sod.tex b/doc/sod.tex
index b81abf7..9d4eb97 100644
--- a/doc/sod.tex
+++ b/doc/sod.tex
@@ -23,7 +23,7 @@
 %%% along with SOD; if not, write to the Free Software Foundation,
 %%% Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
 
-\documentclass[noarticle]{strayman}
+\documentclass[noarticle, titlepage]{strayman}
 
 \errorcontextlines=999
 
