X-Git-Url: https://git.distorted.org.uk/~mdw/runlisp/blobdiff_plain/60e6fde89a2e73210de48cd56b1c022f9aeec2b6..514f1de64a582d3a183b853990484a2ac72f86a8:/gpl-2.0.tex

diff --git a/gpl-2.0.tex b/gpl-2.0.tex
index 4b18038..0c15a10 100644
--- a/gpl-2.0.tex
+++ b/gpl-2.0.tex
@@ -133,7 +133,6 @@ modification follow.
 \end{center}
 
 
-%\renewcommand{\theenumi}{\alpha{enumi}}
 \begin{enumerate}
 
 \addtocounter{enumi}{-1}
