X-Git-Url: https://git.distorted.org.uk/~mdw/mdwtools/blobdiff_plain/f6197ab531ece80f5b582fb30482b91d69aaab48..baa9f3563a25ec9040d59b44a86d62f4d9786258:/slowbox.dtx

diff --git a/slowbox.dtx b/slowbox.dtx
index 7b0e107..ae32bbf 100644
--- a/slowbox.dtx
+++ b/slowbox.dtx
@@ -6,17 +6,6 @@
 %
 % (c) 2003 Mark Wooding
 %
-%----- Revision history -----------------------------------------------------
-%
-% $Log: slowbox.dtx,v $
-% Revision 1.2  2003/09/06 13:08:16  mdw
-% Missing \leavevmode in \frameonly makes life very confusing if you're
-% too clever.
-%
-% Revision 1.1  2003/09/05 16:09:56  mdw
-% New feature\!
-%
-%
 % \end{meta-comment}
 %
 % \begin{meta-comment} <general public licence>
