X-Git-Url: https://git.distorted.org.uk/~mdw/mdwtools/blobdiff_plain/af8e55279741f9dbdf2b1ae5f790003c668c21e1..e95db22ac41db7725bad349c5ecc517ac6ae7983:/cmtt.dtx?ds=sidebyside

diff --git a/cmtt.dtx b/cmtt.dtx
index 851e480..039a927 100644
--- a/cmtt.dtx
+++ b/cmtt.dtx
@@ -6,22 +6,6 @@
 %
 % (c) 1996 Mark Wooding
 %
-%----- Revision history -----------------------------------------------------
-%
-% $Log: cmtt.dtx,v $
-% Revision 1.3  2003/09/05 16:12:04  mdw
-% Fix references to `mTTcmtt' etc. to be lowercase.
-%
-% Revision 1.2  2002/02/19 22:49:09  mdw
-% Insert correct checksums.
-%
-% Revision 1.1  2002/02/03 20:49:02  mdw
-% Checkin for new build system.
-%
-% Revision 1.1  1996/11/19 20:47:55  mdw
-% Initial revision
-%
-%
 % \end{meta-comment}
 %
 % \begin{meta-comment} <general public licence>
