X-Git-Url: https://git.distorted.org.uk/~mdw/mdwtools/blobdiff_plain/79d2ba13adadaf724f8daa40c464d1b07d980ab8..5e7ed76b22826581dc50bb74fcb4d8d283dba105:/syntax.dtx?ds=sidebyside

diff --git a/syntax.dtx b/syntax.dtx
index 5b4bd94..b46298f 100644
--- a/syntax.dtx
+++ b/syntax.dtx
@@ -313,7 +313,7 @@
 %
 % You can modify the appearance of grammars using three length parameters:
 %
-% \begin{description} \def\makelabel{\hskip\labelsep\cmd}
+% \begin{description} \setdescriptionlabel{\cmd{#1}}
 %
 % \item [\grammarparsep] is the amount of space inserted between production
 %       rules.  It is a rubber length whose default value is 8\,pt, with
@@ -562,7 +562,7 @@
 %
 % The following length parameters may be altered:
 %
-% \begin{description} \def\makelabel{\hskip\labelsep\cmd}
+% \begin{description} \setdescriptionlabel{\cmd{#1}}
 %
 % \item [\sdstartspace] The length of the rule between the arrows which
 %       begin each line of the syntax diagram and the first item on the line.
