From 38b7a20b4dd994cc797b8da228bacf74da38ae4e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Mark Wooding <mdw@distorted.org.uk>
Date: Sun, 9 Aug 2020 18:46:46 +0100
Subject: [PATCH] drwho.tex: Set the page layout by hand, rather than using
 `geometry'.

---
 drwho.tex | 7 ++++++-
 1 file changed, 6 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/drwho.tex b/drwho.tex
index 593c731..3b53aa7 100644
--- a/drwho.tex
+++ b/drwho.tex
@@ -23,7 +23,12 @@
 
 \usepackage[T1]{fontenc}
 \usepackage[palatino, helvetica, courier, maths=cmr]{mdwfonts}
-\usepackage[margin=20mm]{geometry}
+
+\hoffset=-1in \oddsidemargin=20mm \evensidemargin=\oddsidemargin
+\textwidth=\paperwidth \advance\textwidth by -2\oddsidemargin
+
+\voffset=-1in \topmargin=20mm \headheight=0mm \headsep=0mm
+\textheight=\paperheight \advance\textheight by -2\topmargin
 
 \newdimen\titlewidth \titlewidth=70mm
 
-- 
2.11.0

