X-Git-Url: https://git.distorted.org.uk/~mdw/drwho/blobdiff_plain/7bbf5ae5efa7a4750af220b4d315f15a1d686f42..867c9a4ffaddb38733c7a82ad00fcf0006a84e28:/drwho.tex

diff --git a/drwho.tex b/drwho.tex
index 168b78e..58ce438 100644
--- a/drwho.tex
+++ b/drwho.tex
@@ -30,7 +30,7 @@
 \voffset=-1in \topmargin=20mm \headheight=0mm \headsep=0mm
 \textheight=\paperheight \advance\textheight by -2\topmargin
 
-\newdimen\titlewidth \titlewidth=0.5\textwidth \advance\titlewidth by -40pt
+\newdimen\titlewidth
 
 \pagestyle{empty}
 \errorcontextlines=50
@@ -189,6 +189,8 @@
 \lineskip=0pt
 \footnotesize
 
+\titlewidth=0.5\textwidth \advance\titlewidth by -4em
+
 \global\def\\{&&&&&\cr}
 \halign%
   {\strut\hbox to \titlewidth{\qquad\ignorespaces#\unskip\hfil}%
