X-Git-Url: https://git.distorted.org.uk/~mdw/cfd/blobdiff_plain/e34ec1c255cf9c31b322bafc4b396d067c4b558a..0ebebfc000cec6d2f974f26074bc6ff3c7f304d7:/texinice.tex

diff --git a/texinice.tex b/texinice.tex
index 35ba127..b4d84de 100644
--- a/texinice.tex
+++ b/texinice.tex
@@ -43,7 +43,7 @@
   \global\outervsize=\vsize
   \global\advance\outervsize by 0.6in
 
-  \ifx\txipagewidth\@@undefined
+  \ifx\txipagewidth\xxundefined
     \global\let\txipagewidth=\pagewidth
     \global\let\txipageheight=\pageheight
   \fi
