X-Git-Url: https://git.distorted.org.uk/~mdw/cfd/blobdiff_plain/b91e23910ae2f433757880fa1c7e7b4a66c586e6..a518f63fa0cc139ea006bfb23452fe93abb70964:/texinice.tex

diff --git a/texinice.tex b/texinice.tex
index 8e7be39..bb2b678 100644
--- a/texinice.tex
+++ b/texinice.tex
@@ -1,7 +1,5 @@
 @tex % -*-tex-*-
 %
-% $Id: texinice.tex,v 1.1 1999/05/05 19:23:47 mdw Exp $
-%
 % Make Texinfo printed output look nice
 %
 % (c) 1998 Mark Wooding
@@ -23,13 +21,6 @@
 % along with this file; if not, write to the Free Software Foundation,
 % Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
 
-%----- Revision history -----------------------------------------------------
-%
-% $Log: texinice.tex,v $
-% Revision 1.1  1999/05/05 19:23:47  mdw
-% Initial revision
-%
-
 \global\parskip = 10pt
 \global\parindent = 0pt
 \global\defaultparindent = 0pt
