X-Git-Url: https://git.distorted.org.uk/~mdw/cfd/blobdiff_plain/892a9f865ad8baed5c67ddf9d68301c916bfb0f1..6f9cf5797c442bf17bb814743a57a695759842cc:/texinice.tex

diff --git a/texinice.tex b/texinice.tex
index 35ba127..b4d84de 100644
--- a/texinice.tex
+++ b/texinice.tex
@@ -43,7 +43,7 @@
   \global\outervsize=\vsize
   \global\advance\outervsize by 0.6in
 
-  \ifx\txipagewidth\@@undefined
+  \ifx\txipagewidth\xxundefined
     \global\let\txipagewidth=\pagewidth
     \global\let\txipageheight=\pageheight
   \fi
