X-Git-Url: https://git.distorted.org.uk/~mdw/cfd/blobdiff_plain/60e6fde89a2e73210de48cd56b1c022f9aeec2b6..399c828727e81f39fc7c4139f68dd8044e0a2b04:/lgpl-2.1.tex

diff --git a/lgpl-2.1.tex b/lgpl-2.1.tex
index 6440c41..710fcb9 100644
--- a/lgpl-2.1.tex
+++ b/lgpl-2.1.tex
@@ -180,7 +180,6 @@ library in order to run.
 \end{center}
 
 
-%\renewcommand{\theenumi}{\alpha{enumi}}
 \begin{enumerate}
 
 \addtocounter{enumi}{-1}
