X-Git-Url: https://git.distorted.org.uk/~mdw/catacomb/blobdiff_plain/e34ec1c255cf9c31b322bafc4b396d067c4b558a..e465fcf35d2b465d54be7fdb6457daabc98970a6:/texinice.tex?ds=inline

diff --git a/texinice.tex b/texinice.tex
index 35ba1270..b4d84de8 100644
--- a/texinice.tex
+++ b/texinice.tex
@@ -43,7 +43,7 @@
   \global\outervsize=\vsize
   \global\advance\outervsize by 0.6in
 
-  \ifx\txipagewidth\@@undefined
+  \ifx\txipagewidth\xxundefined
     \global\let\txipagewidth=\pagewidth
     \global\let\txipageheight=\pageheight
   \fi
