X-Git-Url: https://git.distorted.org.uk/~mdw/catacomb/blobdiff_plain/892a9f865ad8baed5c67ddf9d68301c916bfb0f1..e638c0a3b3417bd5a2fb32cf4f61c6a42dab051f:/texinice.tex?ds=sidebyside

diff --git a/texinice.tex b/texinice.tex
index 35ba1270..b4d84de8 100644
--- a/texinice.tex
+++ b/texinice.tex
@@ -43,7 +43,7 @@
   \global\outervsize=\vsize
   \global\advance\outervsize by 0.6in
 
-  \ifx\txipagewidth\@@undefined
+  \ifx\txipagewidth\xxundefined
     \global\let\txipagewidth=\pagewidth
     \global\let\txipageheight=\pageheight
   \fi
