X-Git-Url: https://git.distorted.org.uk/~mdw/catacomb/blobdiff_plain/674cd11ec63b56561980249cb19a0db54bacfa86..ada5514153f5d2935fc82e8c787a12cffa5953d9:/manual/catacomb.tex?ds=inline

diff --git a/manual/catacomb.tex b/manual/catacomb.tex
index 7cd84231..5aaa73fb 100644
--- a/manual/catacomb.tex
+++ b/manual/catacomb.tex
@@ -1,6 +1,6 @@
 %%% -*-latex-*-
 %%%
-%%% $Id: catacomb.tex,v 1.2 1999/12/13 15:35:27 mdw Exp $
+%%% $Id: catacomb.tex,v 1.3 2004/04/08 01:36:15 mdw Exp $
 %%%
 %%% Catacomb manual
 %%%
@@ -26,16 +26,6 @@
 %%% Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston,
 %%% MA 02111-1307, USA.
 
-%%%----- Revision history ---------------------------------------------------
-%%%
-%%% $Log: catacomb.tex,v $
-%%% Revision 1.2  1999/12/13 15:35:27  mdw
-%%% More changes.  Still embryonic.
-%%%
-%%% Revision 1.1  1999/12/10 23:27:11  mdw
-%%% Embryonic library reference manual.
-%%%
-
 \documentclass[numbering]{strayman}
 \usepackage[T1]{fontenc}
 \usepackage[palatino, helvetica, courier, maths=cmr]{mdwfonts}
