X-Git-Url: https://git.distorted.org.uk/~mdw/catacomb/blobdiff_plain/45c0fd363937c6e9b05da04a9167e9912c05ca0c..7cb116b74239de970c1be187774a46a4e6d81e41:/manual/catacomb.tex

diff --git a/manual/catacomb.tex b/manual/catacomb.tex
index f13c7c15..a8113319 100644
--- a/manual/catacomb.tex
+++ b/manual/catacomb.tex
@@ -1,7 +1,5 @@
 %%% -*-latex-*-
 %%%
-%%% $Id: catacomb.tex,v 1.3 2004/04/08 01:36:15 mdw Exp $
-%%%
 %%% Catacomb manual
 %%%
 %%% (c) 1999 Straylight/Edgeware
