X-Git-Url: https://git.distorted.org.uk/~mdw/catacomb/blobdiff_plain/1f79a056146f0b172111b8379ccc344002848e66..bc2bdee4506fc39997c8f0451a26277c8b57076d:/texinice.tex

diff --git a/texinice.tex b/texinice.tex
index bb2b6780..b4d84de8 100644
--- a/texinice.tex
+++ b/texinice.tex
@@ -11,12 +11,12 @@
 % it under the terms of the GNU General Public License as published by
 % the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 % (at your option) any later version.
-% 
+%
 % This file is distributed in the hope that it will be useful,
 % but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 % MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 % GNU General Public License for more details.
-% 
+%
 % You should have received a copy of the GNU General Public License
 % along with this file; if not, write to the Free Software Foundation,
 % Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
@@ -43,8 +43,12 @@
   \global\outervsize=\vsize
   \global\advance\outervsize by 0.6in
 
-  \global\pagewidth=\hsize
-  \global\pageheight=\vsize
+  \ifx\txipagewidth\xxundefined
+    \global\let\txipagewidth=\pagewidth
+    \global\let\txipageheight=\pageheight
+  \fi
+  \global\txipagewidth=\hsize
+  \global\txipageheight=\vsize
 }
 
 \global\contentsrightmargin = 0pt
