X-Git-Url: https://git.distorted.org.uk/u/mdw/catacomb/blobdiff_plain/ba6e6b64033b1f9de49feccb5c9cd438354481f7..0f00dc4c8eb47e67bc0f148c2dd109f73a451e0a:/manual/catacomb.tex

diff --git a/manual/catacomb.tex b/manual/catacomb.tex
index f13c7c1..a811331 100644
--- a/manual/catacomb.tex
+++ b/manual/catacomb.tex
@@ -1,7 +1,5 @@
 %%% -*-latex-*-
 %%%
-%%% $Id: catacomb.tex,v 1.3 2004/04/08 01:36:15 mdw Exp $
-%%%
 %%% Catacomb manual
 %%%
 %%% (c) 1999 Straylight/Edgeware
